-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297858226179
cusum  =  0.104420172681
eta  =  0.47938403469
hl_amp_ratio  =  0.428340234694
kurtosis  =  -0.627759923856
n_points  =  286
period  =  0.477201414217
period_SNR  =  29.3624045479
period_log10FAP  =  -32.4576311848
period_uncertainty  =  6.34238998285e-05
phase_cusum  =  0.218019695976
phase_eta  =  0.763140192103
phi21  =  -2.209262235
phi31  =  -4.01893268309
quartile31  =  0.4575
r21  =  0.290645863574
r31  =  0.164055775991
shapiro_w  =  0.926846981049
skewness  =  -0.65917050115
slope_per10  =  -0.0481823073192
slope_per90  =  0.128209337046
stetson_k  =  0.775494386773
weighted_mean  =  13.6578630183
weighted_std  =  0.285244887772
