-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.37618843258
cusum  =  0.243056830032
eta  =  1.60698212607
hl_amp_ratio  =  0.434455642838
kurtosis  =  3.3688897106
n_points  =  22
period  =  0.0321245724016
period_SNR  =  6.63377373103
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  1.92837682451e-07
phase_cusum  =  0.30710812759
phase_eta  =  1.03020531777
phi21  =  -0.131345288109
phi31  =  0.0536650118544
quartile31  =  0.3775
r21  =  0.464352706179
r31  =  0.456304143291
shapiro_w  =  0.779232800007
skewness  =  -1.76742811048
slope_per10  =  -0.0123187458503
slope_per90  =  0.00438014401719
stetson_k  =  0.583666264132
weighted_mean  =  13.0719230769
weighted_std  =  0.837669933303
