-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.340272096217
cusum  =  0.115678175708
eta  =  0.607376059409
hl_amp_ratio  =  0.251216405911
kurtosis  =  -0.480772839954
n_points  =  244
period  =  0.47647984085
period_SNR  =  29.9553640116
period_log10FAP  =  -28.609918637
period_uncertainty  =  7.2682135344e-05
phase_cusum  =  0.24899400725
phase_eta  =  0.179352480342
phi21  =  -2.41040225151
phi31  =  -1.24816889415
quartile31  =  0.42
r21  =  0.455610247153
r31  =  0.323905909061
shapiro_w  =  0.869786322117
skewness  =  -0.858264742794
slope_per10  =  -0.105345513718
slope_per90  =  0.242704196981
stetson_k  =  0.686062716601
weighted_mean  =  14.4913050804
weighted_std  =  0.301588981401
