-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.215732130364
cusum  =  0.161495855745
eta  =  0.640618683774
hl_amp_ratio  =  0.88646777776
kurtosis  =  -0.711705532568
n_points  =  310
period  =  0.562769245484
period_SNR  =  32.5212826582
period_log10FAP  =  -32.6082079532
period_uncertainty  =  8.82470768939e-05
phase_cusum  =  0.211932667998
phase_eta  =  0.698103826338
phi21  =  1.17636459004
phi31  =  4.00667180561
quartile31  =  0.2875
r21  =  0.217967850341
r31  =  0.0121709604476
shapiro_w  =  0.968628883362
skewness  =  -0.368986773482
slope_per10  =  -0.118810681535
slope_per90  =  0.159286500232
stetson_k  =  0.837822775496
weighted_mean  =  15.4453811266
weighted_std  =  0.195787346748
