-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.64


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.472569375345
cusum  =  0.136668404832
eta  =  0.667588341553
hl_amp_ratio  =  1.06065531442
kurtosis  =  -1.42607149693
n_points  =  296
period  =  0.334794306278
period_SNR  =  56.8469146703
period_log10FAP  =  -53.0671184185
period_uncertainty  =  4.0497678865e-05
phase_cusum  =  0.296672791458
phase_eta  =  0.190156451658
phi21  =  -3.79619718712
phi31  =  -5.35300661099
quartile31  =  0.7025
r21  =  0.0180239713156
r31  =  0.0647429361157
shapiro_w  =  0.918392896652
skewness  =  0.0238543699909
slope_per10  =  -0.0616846599758
slope_per90  =  0.0923880902894
stetson_k  =  0.892620738123
weighted_mean  =  13.8901162081
weighted_std  =  0.343779834299
