-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.217550588882
cusum  =  0.155136692603
eta  =  0.652322558865
hl_amp_ratio  =  1.11756400395
kurtosis  =  -1.09048669629
n_points  =  287
period  =  0.354801380151
period_SNR  =  54.4426270429
period_log10FAP  =  -47.725106354
period_uncertainty  =  4.32579109272e-05
phase_cusum  =  0.28467752166
phase_eta  =  0.272612218952
phi21  =  1.82447171093
phi31  =  1.2938591766
quartile31  =  0.3
r21  =  0.109305450888
r31  =  0.0937809183356
shapiro_w  =  0.951658606529
skewness  =  0.0299925675302
slope_per10  =  -0.102579856172
slope_per90  =  0.154884432711
stetson_k  =  0.880758567964
weighted_mean  =  15.0495181494
weighted_std  =  0.16413668862
