-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.24886990119
cusum  =  0.116318281136
eta  =  0.495429642392
hl_amp_ratio  =  1.11161026828
kurtosis  =  -1.40279614314
n_points  =  474
period  =  0.333955954875
period_SNR  =  69.3456896209
period_log10FAP  =  -79.2004026512
period_uncertainty  =  2.98516123281e-05
phase_cusum  =  0.222209441904
phase_eta  =  0.230678971486
phi21  =  1.31430501178
phi31  =  2.08226296244
quartile31  =  0.3875
r21  =  0.220969037842
r31  =  0.0369088971991
shapiro_w  =  0.923096179962
skewness  =  0.069338181933
slope_per10  =  -0.0563819609728
slope_per90  =  0.0561716219128
stetson_k  =  0.885856449053
weighted_mean  =  14.897730781
weighted_std  =  0.194998787111
