-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326795252589
cusum  =  0.140357409906
eta  =  0.590294481842
hl_amp_ratio  =  0.429234886436
kurtosis  =  -0.0850980899481
n_points  =  454
period  =  0.551922422229
period_SNR  =  44.9837464475
period_log10FAP  =  -47.3887286892
period_uncertainty  =  8.33518234736e-05
phase_cusum  =  0.225262147964
phase_eta  =  0.522980375772
phi21  =  0.6831991847
phi31  =  1.08348222534
quartile31  =  0.4175
r21  =  0.397683944072
r31  =  0.253004426477
shapiro_w  =  0.927207946777
skewness  =  -0.741553999382
slope_per10  =  -0.0549184728704
slope_per90  =  0.0467753238846
stetson_k  =  0.730823656881
weighted_mean  =  12.5754634794
weighted_std  =  0.330807967481
