-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193843083014
cusum  =  0.16563833593
eta  =  0.604695273967
hl_amp_ratio  =  0.897144849964
kurtosis  =  -1.13970625997
n_points  =  214
period  =  0.357215206798
period_SNR  =  33.0119615549
period_log10FAP  =  -27.9808780646
period_uncertainty  =  4.24548623537e-05
phase_cusum  =  0.319137373105
phase_eta  =  0.545583579956
phi21  =  -1.402058081
phi31  =  0.395463214332
quartile31  =  0.28
r21  =  0.106420372857
r31  =  0.0763602219875
shapiro_w  =  0.950379133224
skewness  =  -0.0359901819998
slope_per10  =  -0.147621672502
slope_per90  =  0.133805288757
stetson_k  =  0.868577276076
weighted_mean  =  15.6484793473
weighted_std  =  0.151634414817
