-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.250972724347
cusum  =  0.177382711861
eta  =  0.554790136057
hl_amp_ratio  =  0.767871645561
kurtosis  =  -1.23171040894
n_points  =  193
period  =  0.316846387311
period_SNR  =  35.257740411
period_log10FAP  =  -29.0327305021
period_uncertainty  =  2.86521006474e-05
phase_cusum  =  0.28176752262
phase_eta  =  0.347808492535
phi21  =  1.36058890719
phi31  =  1.34563575124
quartile31  =  0.37
r21  =  0.0701823321896
r31  =  0.0760370312816
shapiro_w  =  0.935776591301
skewness  =  -0.126760915905
slope_per10  =  -0.0945845858768
slope_per90  =  0.0928919045188
stetson_k  =  0.889146936677
weighted_mean  =  11.0169950206
weighted_std  =  0.195809249959
