-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.240601336919
cusum  =  0.100538153954
eta  =  0.520136145395
hl_amp_ratio  =  0.441973383907
kurtosis  =  0.0037188039068
n_points  =  926
period  =  0.540921512643
period_SNR  =  83.2188530184
period_log10FAP  =  -110.731800591
period_uncertainty  =  9.20038884724e-05
phase_cusum  =  0.231764201932
phase_eta  =  0.672849536893
phi21  =  -2.39060722442
phi31  =  -1.56132835531
quartile31  =  0.32
r21  =  0.338531712055
r31  =  0.125163523752
shapiro_w  =  0.926696300507
skewness  =  -0.828232572404
slope_per10  =  -0.0345968382265
slope_per90  =  0.0344164853395
stetson_k  =  0.772455671817
weighted_mean  =  15.088428627
weighted_std  =  0.219275147167
