-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.273812652997
cusum  =  0.088242556428
eta  =  0.502838003097
hl_amp_ratio  =  0.699572153602
kurtosis  =  -0.686505072528
n_points  =  416
period  =  0.524437671322
period_SNR  =  47.0886062025
period_log10FAP  =  -50.3971842034
period_uncertainty  =  7.75841295848e-05
phase_cusum  =  0.223928056485
phase_eta  =  0.666902840896
phi21  =  0.614648848401
phi31  =  2.23279500871
quartile31  =  0.39
r21  =  0.202632547431
r31  =  0.0437995621114
shapiro_w  =  0.975255072117
skewness  =  -0.256403224481
slope_per10  =  -0.0532523453515
slope_per90  =  0.053272042392
stetson_k  =  0.836001939778
weighted_mean  =  12.5918499197
weighted_std  =  0.249290141375
