-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.27840751816
cusum  =  0.0649459383162
eta  =  0.603571386682
hl_amp_ratio  =  0.325877753009
kurtosis  =  -0.0774616562413
n_points  =  602
period  =  0.554535824899
period_SNR  =  47.6814520628
period_log10FAP  =  -82.1742576464
period_uncertainty  =  6.76180750085e-05
phase_cusum  =  0.238237881951
phase_eta  =  0.0821824614222
phi21  =  0.775874318201
phi31  =  1.64461928187
quartile31  =  0.2975
r21  =  0.570166340551
r31  =  0.349979808864
shapiro_w  =  0.877654194832
skewness  =  -1.00506922077
slope_per10  =  -0.0664716787781
slope_per90  =  0.0967742930064
stetson_k  =  0.708562238446
weighted_mean  =  13.0140490114
weighted_std  =  0.234588061766
