-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277833914954
cusum  =  0.130189849544
eta  =  0.558081400342
hl_amp_ratio  =  0.462494011598
kurtosis  =  -0.925420590963
n_points  =  372
period  =  0.551524330467
period_SNR  =  47.2815361791
period_log10FAP  =  -51.1536362335
period_uncertainty  =  8.46987442338e-05
phase_cusum  =  0.211973055687
phase_eta  =  0.182809633835
phi21  =  0.901394184174
phi31  =  -0.931540598304
quartile31  =  0.36
r21  =  0.476696753249
r31  =  0.251291351684
shapiro_w  =  0.935013473034
skewness  =  -0.485906343627
slope_per10  =  -0.131419532651
slope_per90  =  0.178545458623
stetson_k  =  0.787829801047
weighted_mean  =  15.6560176282
weighted_std  =  0.233590645003
