-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366226337748
cusum  =  0.197710676362
eta  =  0.712368734983
hl_amp_ratio  =  0.288316320057
kurtosis  =  -0.459850326111
n_points  =  286
period  =  0.469974308785
period_SNR  =  45.6001433427
period_log10FAP  =  -33.8630528695
period_uncertainty  =  6.3253609281e-05
phase_cusum  =  0.278533579497
phase_eta  =  0.237928552381
phi21  =  -2.55803633244
phi31  =  -4.86096290654
quartile31  =  0.465
r21  =  0.441997733154
r31  =  0.302644627944
shapiro_w  =  0.912533640862
skewness  =  -0.617472487863
slope_per10  =  -0.123665701101
slope_per90  =  0.113315640789
stetson_k  =  0.674959489468
weighted_mean  =  16.8738540914
weighted_std  =  0.332331879098
