-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395063993702
cusum  =  0.102718436331
eta  =  0.509051460061
hl_amp_ratio  =  0.214673616427
kurtosis  =  -0.337330399263
n_points  =  472
period  =  0.486065375488
period_SNR  =  57.8495294343
period_log10FAP  =  -63.2661792538
period_uncertainty  =  6.32370659068e-05
phase_cusum  =  0.257054735617
phase_eta  =  0.0303964249411
phi21  =  -2.47610853098
phi31  =  -4.55956163886
quartile31  =  0.45
r21  =  0.463643968424
r31  =  0.358921486053
shapiro_w  =  0.856025993824
skewness  =  -0.946361743778
slope_per10  =  -0.0997895114884
slope_per90  =  0.148903381588
stetson_k  =  0.684683454985
weighted_mean  =  16.0326000751
weighted_std  =  0.347757895797
