-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.162064602345
cusum  =  0.107768917344
eta  =  0.738218902176
hl_amp_ratio  =  1.23273237145
kurtosis  =  0.200053297844
n_points  =  237
period  =  0.360998401514
period_SNR  =  27.5473973379
period_log10FAP  =  -22.8181997869
period_uncertainty  =  4.87923600796e-05
phase_cusum  =  0.299500424899
phase_eta  =  0.468278864715
phi21  =  -2.73773390794
phi31  =  -2.9264966228
quartile31  =  0.2
r21  =  0.243536003959
r31  =  0.302486715336
shapiro_w  =  0.980635464191
skewness  =  -0.0331338194821
slope_per10  =  -0.0957683180566
slope_per90  =  0.148934109722
stetson_k  =  0.771213876925
weighted_mean  =  13.6271924903
weighted_std  =  0.160021104876
