-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.18637415578
cusum  =  0.123015141431
eta  =  0.750454109764
hl_amp_ratio  =  0.609998145107
kurtosis  =  -1.06333692336
n_points  =  271
period  =  0.327059701197
period_SNR  =  38.2779660051
period_log10FAP  =  -33.6976274613
period_uncertainty  =  2.99395554585e-05
phase_cusum  =  0.26026699087
phase_eta  =  0.47128315631
phi21  =  1.55635357755
phi31  =  3.15715798733
quartile31  =  0.24
r21  =  0.112864049605
r31  =  0.13532508061
shapiro_w  =  0.957488059998
skewness  =  -0.217616326851
slope_per10  =  -0.0729331714388
slope_per90  =  0.0882563429599
stetson_k  =  0.830553059737
weighted_mean  =  16.197831383
weighted_std  =  0.145671678774
