-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.375579658838
cusum  =  0.17667744023
eta  =  0.874986977673
hl_amp_ratio  =  0.630307426534
kurtosis  =  -0.579143803782
n_points  =  258
period  =  0.520582172625
period_SNR  =  34.6906650106
period_log10FAP  =  -24.7482160947
period_uncertainty  =  9.64219652684e-05
phase_cusum  =  0.232329266742
phase_eta  =  0.448029925972
phi21  =  -2.28922974298
phi31  =  -4.057666907
quartile31  =  0.465
r21  =  0.460149890219
r31  =  0.303690993501
shapiro_w  =  0.970021367073
skewness  =  -0.419539118238
slope_per10  =  -0.0735468952219
slope_per90  =  0.0947089443516
stetson_k  =  0.755876450035
weighted_mean  =  15.8736099111
weighted_std  =  0.33254368644
