-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326033166717
cusum  =  0.0833465757128
eta  =  0.542091877721
hl_amp_ratio  =  0.5270325223
kurtosis  =  -1.24061331005
n_points  =  363
period  =  0.546684494676
period_SNR  =  45.4847171605
period_log10FAP  =  -49.186409049
period_uncertainty  =  8.31636404436e-05
phase_cusum  =  0.251419014261
phase_eta  =  0.0713656696278
phi21  =  3.90821744889
phi31  =  5.04736171719
quartile31  =  0.55
r21  =  0.464773592613
r31  =  0.372140765645
shapiro_w  =  0.908395111561
skewness  =  -0.41274447783
slope_per10  =  -0.127134572
slope_per90  =  0.239941183728
stetson_k  =  0.844907893619
weighted_mean  =  13.7709238626
weighted_std  =  0.301641025124
