-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.360251094057
cusum  =  0.168644931846
eta  =  0.606347632029
hl_amp_ratio  =  1.04471290213
kurtosis  =  -0.921438503712
n_points  =  234
period  =  0.370438237853
period_SNR  =  38.2716659513
period_log10FAP  =  -31.7723435526
period_uncertainty  =  4.88232463255e-05
phase_cusum  =  0.269444320662
phase_eta  =  0.405804677687
phi21  =  -1.73351685097
phi31  =  -4.12839844001
quartile31  =  0.54
r21  =  0.235821140783
r31  =  0.106954535719
shapiro_w  =  0.96289485693
skewness  =  -0.0616316792948
slope_per10  =  -0.120407683743
slope_per90  =  0.185666667918
stetson_k  =  0.841564276258
weighted_mean  =  12.5820487433
weighted_std  =  0.301281837371
