-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325473409289
cusum  =  0.186040574138
eta  =  0.533747683043
hl_amp_ratio  =  0.676688967501
kurtosis  =  -0.797465922139
n_points  =  240
period  =  0.3631933412
period_SNR  =  28.7728944824
period_log10FAP  =  -25.3371885596
period_uncertainty  =  4.51115820151e-05
phase_cusum  =  0.199255137748
phase_eta  =  0.85220029431
phi21  =  -1.95785497843
phi31  =  -3.60004213144
quartile31  =  0.4625
r21  =  0.257603080869
r31  =  0.0784283404902
shapiro_w  =  0.959238767624
skewness  =  -0.393842903422
slope_per10  =  -0.0607038297215
slope_per90  =  0.0511852535051
stetson_k  =  0.814635899306
weighted_mean  =  11.9213606097
weighted_std  =  0.286201885698
