-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.28969197352
cusum  =  0.114877029653
eta  =  0.680855488666
hl_amp_ratio  =  0.742723578107
kurtosis  =  -1.10770641571
n_points  =  282
period  =  0.58693843771
period_SNR  =  42.9771055075
period_log10FAP  =  -36.8404847603
period_uncertainty  =  9.83805654611e-05
phase_cusum  =  0.265044947239
phase_eta  =  0.218847045735
phi21  =  -1.97044955755
phi31  =  -0.806951960279
quartile31  =  0.4075
r21  =  0.408219292227
r31  =  0.235393173361
shapiro_w  =  0.95438170433
skewness  =  -0.218189130796
slope_per10  =  -0.134267761031
slope_per90  =  0.230411477092
stetson_k  =  0.850462921478
weighted_mean  =  10.7055004241
weighted_std  =  0.244338749944
